Guía básica para antena: verificar que el inyector/fuente esté enchufado, revisar cables de red, reiniciar desconectando 20 segundos y esperar 3 minutos. Si hay tormenta, cortes eléctricos o el problema persiste, derivar a soporte. No mencionar IP, MAC ni datos internos.